Никулин Максим Александрович

«Идентификация основных фраунгоферовых линий поглощения в спектре Солнца»

Научынй руководитель Нестеренко Игорь Николаевич

Обсерватория «Вега»

Схема установки

1. световод; 2. фокусирующая система; 3. телескоп с монтировкой; 4. монохроматор; 5. ФЭУ; 6. усилитель; 7. крейт; 8. вольтметр;

9. блок управления шаговым двигателем;

10. крейт-контроллер; 11. редуктор;

12. шаговый двигатель;

13. персональный компьютер;

14. блок питания ФЭУ;

15. блок питания усилителя и шагового двигателя