
\begin{center}
\includegraphics[trim=1cm 1cm 0mm 0.5cm]{absorb.eps}
\end{center}
\caption{Эквивалентный спектр поглощения. Отмечены те линии, по которым
производилась калибровка монохроматора.}
\label{absorb}

